; PM ITC data display

NAME    TEST  WINDOWAPI

DESCRIPTION   'ITC Display by TASP Group, INC'

PROTMODE

DATA NONSHARED

HEAPSIZE   1024
STACKSIZE  8192
EXPORTS    WinProc
